BOI 2003 Tartu Estonia

Day: 2 Task: LAMPS Language: LIT

Lemputės Pilyje yra apvali salė. Joje ant sienos pakabinta N lempučių, sunumeruotų nuo 1 iki N. Kiekviena lemputė yra arba įjungta, arba išjungta. Kiekvieną sekundę lemputė, kurios numeris i, pakeičia savo būseną, jei lemputė, kurios numeris (i + 1), yra įjungta. N − oji lemputė pakeičia būseną, jei įjungta 1 − oji lemputė.

Žinomos visų lempučių pradinės būsenos tam tikru pradiniu laiko momentu. Reikia rasti jų būseną po M sekundžių.

Pradiniai duomenys. Pirmoje bylos LAMPS.IN eilutėje įrašyti du sveikieji skaičiai N (0 < N ≤ 10^6) ir M (0 ≤ M ≤ 10^9). Tolesnėse N eilučių įrašytos lempučių pradinės būsenos pradedant lempute, kurios numeris 1. Jei eilutėje įrašytas 0, tai reiškia, kad atitinkama lemputė išjungta, jei 1 - lemputė įjungta.

Rezultatai. Rezultatų byloje LAMPS.OUT turi būti lygiai N eilučių, nusakančių lempučių būsenas po M sekundžių, pradedant pirmąją lempute.

Pavyzdys. LAMPS.IN 3 1 0 0 1

LAMPS.OUT 0 1 1

1/1